Title: MATEMATICĂ - UNITĂȚI DE MĂSURĂ, clasa a IV-a , recapitulare

UNITATĂȚI DE MĂSURĂ  pentru LUNGIME

Unitatea principală de măsură a lungimii este metrul (m) .

Submultiplii metrului sunt unități mai mici decât metrul :

decimetrul (dm)

centimetrul (cm)

milimetrul (mm)

Multiplii metrului sunt unități mai mari decât metrul :

decametrul (dam)

hectometrul (hm)

kilometrul (km)

UNITĂȚI DE MĂSURĂ pentru CAPACITATE

Unitatea principală de măsură a capacității este litrul (l) .

Submultiplii litrului sunt unități mai mici decât litrul :

decilitrul (dl)

centilitrul (cl)

mililitrul (ml)

Multiplii litrului sunt unități mai mari decât litrul :

decalitrul (dal)

hectolitrul (hl)

kilolitrul (kl)

UNITĂȚI DE MĂSURĂ pentru MASĂ

Unitatea principală de măsură a masei este kilogramul (kg) .

Submultiplii kilogramului sunt unități mai mici decât kilogramul :

hectogramul (hg)

decagramul (dag)

gramul (g)

decigramul (dg)

centigramul (cg)

miligramul (mg)

Multiplii kilogramului sunt unități mai mari decât kilogramul :

chintalul (q)

tona (t)