Title: Ozon

DEGRADAREA STRATULUI DE OZON

Q: DEGRADAREA STRATULUI DE OZON

Radiațiile UV-B reprezintă un tip de radiație [...] care face parte din spectrul [...], având o lungime de undă cuprinsă între 280 și 315 nanometri. Aceste radiații sunt parțial absorbite de stratul de ozon al Pământului, dar o parte ajung la suprafață și pot avea efecte semnificative asupra sănătății și mediului.
Radiațiile UV-C sunt un tip de radiație electromagnetică cu o lungime de undă mai [...] decât UV-B, între 100 și 280 nanometri. Aceste radiații sunt cele mai energetice și, prin urmare, cele mai periculoase dintre toate formele de radiație UV.
A: electromagnetică; UV; scurtă
Also offered: VB; lunga