Title: măsurare TA

Drag the words into the correct boxes

Q: Tensiunea [...] reprezintă presiunea [...] de sângele circulant asupra pereților [...],Tensiunea sistolica [...] și Tensiunea diastolica [...].
A: arterială; exercitată; arteriali; 110-140 mmHg; 75-90mmHg
Feedback (0 to 100%): 100