Title: Test ariile patrulaterelor

Authors: Felicia-Iuliana Chițu (Author)
Years: 2025
Source: https://wayground.com/admin/quiz/68e236f8297346b9f71a27da
Licence: CC BY 4.0

Test de final de capitol la ariile patrulaterelor.

Aria triunghiului

Credits: by Felicia Iuliana Chițu (Author); 2025; source https://wayground.com/admin/quiz/68e236f8297346b9f71a27da; licence CC BY 4.0

Q: Aria triunghiului cu baza de 10 cm și înălțimea de 8 cm este egală cu ...
- 18 cm^2
- 40 cm^2 (correct)
- 80 cm^2
- 36 cm^2

Q: Aria paralelogramului care are laturile de 7 cm, respectiv 6 cm și măsura unghiului dintre ele de 30⁰ este egală cu:
- 42cm^2
- 13cm^2
- 21cm^2 (correct)
- 26cm^2

Q: Aria rombului cu diagonalele de 14 cm și 10 cm este egală cu:
- 140 cm^2
- 70 cm^2 (correct)
- 22 cm^2
- 44 cm^2

Q: Un dreptunghi ABCD are perimetrul egal cu 60 cm, iar lungimea este egală cu dublul lățimii. Aria dreptunghiului este egală cu:
- 200 cm^2
- 96 cm^2
- 128 cm^2
- 64 cm^2

Q: Știind că (AD) este mediană în triunghiul ABC și că aria triunghiului ABC este 60 cm^2, atunci aria triunghiului ABD este egală cu:
- 20 cm^2
- 60 cm^2
- 15 cm^2
- 30 cm^2 (correct)

Q: Aria unui trapez, având linia mijlocie de 18 cm și înălțimea de 10 cm este egală cu:
- 320 cm^2
- 180 cm^2 (correct)
- 360 cm^2
- 46 cm^2

Q: Fie triunghiul ABC dreptunghic, având lungimile catetelor AB= 8 cm, respectiv AC= 6 cm. Aria triunghiului este egală cu:
- 24 cm^2 (correct)
- 10 cm^2
- 20 cm^2
- 12 cm^2

Q: Aria unui dreptunghi cu l=0,2 cm, L=0,4 cm este de 0,08 cm^2.
A: true

Q: Un trapez ABCD (AB//CD) are lungimea bazei mari, AB = 20 cm, iar lungimea bazei mici CD = 10 cm. Știind că înălțimea trapezului este de 10 cm, atunci aria trapezului este egală cu:
- 30 cm^2
- 200 cm^2
- 150 cm^2 (correct)
- 100 cm^2

Aria unui pătrat cu lungimea laturii de 4 cm este de .....cm2.

16

Aria unui paralelogram cu latura şi înălţimea corespunzătoare de lungimi 9 cm, respectiv 12 cm este de ___cm2.

108

Q: Fie pătratul ABCD având aria de 80 cm2. Dacă O este centrul pătratului, aria triunghiului COB este de:
- 8 cm^2
- 10 cm^2
- 40 cm^2
- 20 cm^2

Un dreptunghi cu lungimile laturilor de 2cm, 8 cm este echivalent cu un pătrat a cărui latură este de ____cm.

4

Q: Se dă un romb cu diagonalele de lungime 4 cm şi 10 cm. Ştiind că înălţimea rombului este de 4 cm, atunci lungimea laturii este de 5cm.
A: true

Q: Aria unui triunghi echilateral având lungimea laturii de 4 cm este de:
- 4 sqrt3​ cm^2 (correct)
- 16sqrt3​ cm^2
- 4 cm^2
- 16 cm^2