Title: Clima și viața oamenilor

Clima ecuatoriala

Clima ecuatorială

– între 0-5° latitudine nordică şi sudică

– este localizată în Amazonia (America de Sud), Africa Centrală, zona insulară din sudul Asiei

– temperatură ridicată tot timpul anului, umiditate foarte mare, ploile cad zilnic, dimineţi senine, după-

amieze umede greu de suportat, nu bat vânturi, lipsesc anotimpurile

Clima polara

– între 66-90° latitudine nordică şi sudică

– întâlnită în Groenlanda şi Antarctica, teritorii acoperite permanent de o pătură foarte groasă de

gheaţă

– este extrem de frig, temperatura medie este de -38°, precipitaţii reduse sub formă de zăpadă şi

cristale mici de gheaţă.

Clima temperat-continentala

între 40-60° latitudine nordică şi sudică – proprie zonelor din interiorul continentelor (Europa estică, centrul Asiei şi Americii de Nord) – veri calde şi secetoase, ierni foarte geroase, precipitaţii cad primăvara şi la începutul verii, iarna ninge, vânturile bat neregulat sau au caracter local.