Title: Unghiuri

Potriveste cuvintele pentru a obtine propozitii adevarate

Q: Dupa măsura sa, un unghi propriu poate fi :

1.Unghi [...]- adică unghi cu măsura cuprinsă între 0 si 90 de grade
2.Unghi  [...] - adică unghi cu măsura de 90 de grade
3.Unghi [...]- adică unghi cu măsura cuprinsă între 90 si 180 de grade
4. Complementul unghiului cu masura de 42 de grade este unghiul cu masura de [...] de grade
5. Suplementul unghiului cu masura de 83 de grade este unghiul cu masura de [...]
words into the correct boxes
A: ascutit; drept; obtuz; 48; 97
Also offered: nul; alungit; 58; 7